Title: Oletus kohteelle Automaatio

Kohteessa 'Automaatio' jaettujen kysymysten oletuskategoria.

Feedback shared by this category's questions, if right: Vastauksesi on oikein.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Vastauksesi on osittain oikein.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Vastauksesi on väärin.

Q: Voin kytkeä paine-ilma adapterin paineilmaverkkoon?

[Image]20200304_133114.jpg
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Voin kytkeä paineilma-adapterin paineilmanverkkoon?

20200304_133138.jpg

[Image]
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: Voin kytkeä huoltoyksiköstä paineilman työpisteeseen?

20200304_133432.jpg

[Image]
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Voin kytkeä huoltoyksiköstä paineilman työpisteeseen?

20200304_133506.jpg

[Image]
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: 20200304_132627.jpg

[Image]

Onko kuvan venttiili auki-asennossa?
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: 20200304_132813.jpg

[Image]

Onko kuvan venttiili on auki-asennossa?
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Onko kuvan venttiili kiinni-asennossa?

20200304_132842.jpg

[Image]
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Mikä on kuvassa olevan laitteen käyttöjännite?
- 400V DC
- 230V DC
- 24V DC
- 24V AC
- 400V AC
- 230V DC
A: 400V AC

Q: Voinko kytkeä kuvan laitteen sähköverkkoon ilman opettajan tarkastusta tai lupaa?
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: Ennen laitteen kytkemistä jännitteiseksi minun pitää varmistaa
- Ennen laitteen kytkemistä jännitteiseksi minun pitää | varmistaa vikavirtasuojan toiminta
- Ennen 400V/230V kytkennän kytkemistä jännitteiseksi minun pitää | pyytää opettajalta lupa kytkeä
- Ennen paine-ilman kytkemistä minun pitää | varmistua siitä, ettei sylintereiden tahaton liike aiheuta vaaraa
- Ennen paine-ilman kytkemistä minun pitää | varmistua siitä, että kaikki letkuliitokset ovat pitäviä
Also offered: pyytää opettajalta lupa kytkeä paineilma

Q: Voin tauolla tehdä ohjelmointityötä
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Voin tauolla testata AC kytkentöjä?
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: Sydänkammiovärinä on todennäköinen, jos
- 15mA virta kulkee henkilön kautta useita minuutteja
- 150mA virta kulkee henkilön kautta useita sekuntteja
- 30mA virta kulkee henkilönkautta 0,3 sekunttia
- henkilö koskettaa 25V jännitteistä ja paljasta johdinta
A: 150mA virta kulkee henkilön kautta useita sekuntteja

Q: Ihmiskehon kokonaisimpedassi
- on pienempi 230V kosketusjännitteellä kuin 50V kosketusjännitteellä
- pienenee huomattavasti ihon ollessa hikinen (suolainen vesi)
- ei juurikaan riipu kosketuspinta-alasta
- on keskimäärin 100 ohmia
A: on pienempi 230V kosketusjännitteellä kuin 50V kosketusjännitteellä; pienenee huomattavasti ihon ollessa hikinen (suolainen vesi)

Q: Esiapukoulutus
- on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville
- on uusittava kerran vuodessa
A: on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville

Q: Ensiaputauluja
- on sijoitettava kaikkiin sähkötiloihin
- on sijoitettava oppilaitoksen sähkölaboratorioihin
A: on sijoitettava oppilaitoksen sähkölaboratorioihin

Q: Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä henkilö valvomaan työnaikaista sähkötyöturvallisuutta. Tämä henkilö voi olla
- Sähkötöiden johtaja
- muukin kuin sähköalan ammattihenkilö, mikäli työskentelymenetelmänä käytetään työskentelyä jännitteettömässä laitteistossa
- opastettu henkilö, mikäli työkohteessa ei tehdä jännitetyötä
A: Sähkötöiden johtaja

Q: Väittämä
- työhön liittyvät vaaratekijät on arvioitava ennen työhön ryhtymistä
- yleinen sähkötyöturvallissuuskoulutus on uusittava 3 vuoden välein
- yleinen sähkötyöturvallissuuskoulutus on uusittava 5 vuoden välein
- sähkötöiden johtaja voi toimia työnsuorituksesta vastaavana henkilönä
A: työhön liittyvät vaaratekijät on arvioitava ennen työhön ryhtymistä; yleinen sähkötyöturvallissuuskoulutus on uusittava 5 vuoden välein; sähkötöiden johtaja voi toimia työnsuorituksesta vastaavana henkilönä

Q: Käytön johtaja
- valvonnassa voivat sähköalan ammattilaiset vaihtaa rikkoutuneen 400A pääkytkimen uuteen vastaavan
- voi nimetä työnaikaiseksi sähköturvallisuuden valvojaksi, vaikka hän ei osallistu työkohteessa työryhmän työhön
- teähviin kuuluu vastata siitä, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä
- lakisääteisiä vastuita ei voi siirtää käytön johtajalta käytöstä vastaavalle henkilölle
A: valvonnassa voivat sähköalan ammattilaiset vaihtaa rikkoutuneen 400A pääkytkimen uuteen vastaavan; teähviin kuuluu vastata siitä, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä; lakisääteisiä vastuita ei voi siirtää käytön johtajalta käytöstä vastaavalle henkilölle

Q: Mitä kytkentätapaa käyttäen moottori on kytketty?
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

1.       Säädä laite seuraaviin arvoihin.

a.       Maksimi taajuus _______Hz

b.       Kiihtyvyys ____________s

c.       Hidastus______________s

1.       Tutustu kytkentöihin ohjekansion avulla (pää- ja ohjausvirtapiirit)

Ohjekansion löydät C1154 työsalin kirjastosta tai netistä.

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1010
A: 10

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1001
A: 9

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

0011
A: 3

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1010 1011
A: 171

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1110 1100
A: 236

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1111 1101
A: 253

Q: Muunna desimaaliluku binääriluvuksi

125
A: 1111101

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1000
A: 8

Q: Muunna binääriluku desimaaliluvuksi

1011 1111
A: 191

Q: Muunna desimaaliluku binääriluvuksi

184
A: 10111000

Q: Muunna desimaaliluku binääriluvuksi

100
A: 1100100

Q: Muuta heksadesimaaliluku desimaaliluvuksi

AB
A: 171

Q: Muuta heksadesimaaliluku desimaaliluvuksi

51
A: 81

Q: Muuta heksadesimaaliluku desimaaliluvuksi

1A
A: 26

Q: Muuta heksadesimaaliluku desimaaliluvuksi

88
A: 136

Q: Mikä on suurin mahdollinen desimaaliluku joka voidaan esittää binäärijärjestelmässä yhdellä tavulla (8bittiä)?
A: 255

Q: Mikä on suurin mahdollinen desimaaliluku joka voidaan esittää binäärijärjestelmässä yhdellä sanalla (16bittiä)?
A: 65535

Q: Miten robotti liikkuu, kun on valittuna nivelliike sekä akselit 4-6 sekä käännät ohjainsauvaa oikealle?
- Robotin nivel 3 liikkuu vasemalle
- Robotin nivel 4 kiertyy vastapäivään
- Robotin nivel 4 kiertyy myötäpäivään
- Robotin nivel 5 kiertyy myötäpäivään (Robotin nivel 5 kiertyy vastapäivään)
- Robotin nivel 6 kiertyy myötäpäivään
- Robotin nivel 6 kiertyy vastapäivään
A: Robotin nivel 4 kiertyy myötäpäivään

Q: Missä tilanteessa käyttäisit uudelleen orientointia?
- Kappaleen tartuntapisteen löytämiseen
- Työkalun huoltamiseen
- Nivelten liikuttamiseen
- Työakalun uudelleen asemointiin
- Työkalun vaihtamiseen
A: Työkalun huoltamiseen; Työakalun uudelleen asemointiin

Q: Missä tilanteessa inkrementin käyttö on perusteltua?
- Robotin liikuttamiseen vapaassa tilassa
- Robotin työkalun orientoimiseen vapaassa tilassa
- Robotin tarkkaan asemointiin
- Robotin työkalun tarkkaan asemointiin
- Robotin työkalun karkeaan asemointiin
- Robotin karkeaan asemointiin
A: Robotin tarkkaan asemointiin / Robotin työkalun tarkkaan asemointiin

Q: Robotin työkalu on kohtisuorassa pöytätasoa vasten.

Miten robotti liikkuu, kun on valittuna lineaariliike, työkalukoordinaatisto sekä Tool0 työkaluksi ja pyörität ohjainsauvaa vastapäivään?
- Robotin työkalu liikkuu vasemmalle
- Robotin työkalu liikkuu oikealle
- Robotin työkalu liikkuu ylöspäin
- Robotin työkalu liikkuu alaspäin
A: Robotin työkalu liikkuu ylöspäin

Q: Onko kuvan palloventtiili/sulkuventtiili auki-asennossa?

20200304_133631.jpg

[Image]
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Onko kuvan palloventtiili/sulkuventtiili auki-asennossa?

[Image]

20200304_133641.jpg
- Tosi
- Epätosi
A: Epätosi

Q: Nimeä nivelet
- Zone 1 | Nivel 1
- Zone 2 | Nivel 2
- Zone 3 | Nivel 3
- Zone 4 | Nivel 4
- Zone 5 | Nivel 5
- Zone 6 | Nivel 6