Title: Liuosten annostus
Course: Lääkelaskut Moodlessa

Q: Potilaalle annetaan injektiona lääkettä, jonka vahvuus on 20 mg/ml. Vaikuttavaa ainetta on määrätty 35 mg. Kuinka monta millilitraa hänelle annetaan?
A: 1.75

Q: Potilaalle on määrätty esilääkitykseksi 65 mg kipulääkettä. Lääkeampullin koko on 2 ml ja se sisältää vaikuttavaa ainetta 100 mg. Kuinka paljon vedät lääkettä ruiskuun?
A: 1.3

Q: Potilaalle on määrätty esilääkitykseksi 0,075 g kipulääkettä. Lääkeampullin koko on 2 ml ja se sisältää vaikuttavaa ainetta 100 mg. Kuinka monta millilitraa vedät lääkettä ruiskuun?
A: 1.5

Q: Potilaalle on määrätty esilääkitykseksi 0,02 g kipulääkettä. Lääkeampullin koko on 5 ml ja se sisältää vaikuttavaa ainetta 250 mg. Kuinka monta millilitraa vedät lääkettä ruiskuun?
A: 0.4

Q: Potilaalle annetaan injektiona lääkettä, jonka vahvuus on 20 mg/ml. Vaikuttavaa ainetta on määrätty 15 mg. Kuinka monta millilitraa hänelle annetaan?
A: 0.75

Q: Potilaalle annetaan injektiona lääkettä, jonka vahvuus on 0,2 mg/ml. Vaikuttavaa ainetta on määrätty 350 mikrog. Kuinka monta millilitraa hänelle annetaan?
A: 1.75

Q: Potilaallesi saa leikkauksen jälkeen kipulääkettä 6 mg i.m. Käytössä olevan lääkkeen vahvuus on 10 mg/ml. Kuinka monta milliilitraa vedät lääkettä ruiskuun?
A: 0.6

Q: Potilaallesi saa leikkauksen jälkeen kipulääkettä 8 mg i.m. Käytössä olevan lääkkeen vahvuus on 5 mg/ml. Kuinka monta milliilitraa vedät lääkettä ruiskuun?
A: 1.6

Q: Digoxin-ampulli sisältää 0,5 mg digoksiinia 2 millilitrassa liuosta. Kuinka monta milliilitraa vedät liuosta  ruiskuun, kun potilaasi pitää saada 275 mikrog digoksiinia?
A: 1.1

Q: Digoxin-ampulli sisältää 0,5 mg digoksiinia 2 millilitrassa liuosta. Kuinka monta milliilitraa vedät liuosta  ruiskuun, kun potilaasi pitää saada 150 mikrog digoksiinia?
A: 0.6

Q: Digoxin-ampulli sisältää 0,5 mg digoksiinia 2 millilitrassa liuosta. Kuinka monta milliilitraa vedät liuosta  ruiskuun, kun potilaasi pitää saada 175 mikrog digoksiinia?
A: 0.7

Q: Neljässä millilitrassa injektioliuosta on 2000 mikrog vaikuttavaa ainetta. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on 0,6 millilitrassa liuosta?
A: 0.3

Q: Kymmenen millilitran ampulli sisältää 0,25 g kortisonia. Kuinka monta milligrammaa kortisonia potilaasi saa, kun annat hänelle 4 ml liuosta?
A: 100

Q: Potilaalle on määrätty 45 mikrog vaikuttavaa ainetta. Käytössä olevan lääkkeen vahvuus on 0,3 mg/ml. Kuinka paljon annat lääkettä??
A: 0.15

Q: Kymmenen millilitran ampulli sisältää 0,25 g kortisonia. Kuinka monta milligrammaa kortisonia potilaasi saa, kun annat hänelle 3 ml liuosta?
A: 75

Q: Morfiiniliuos sisältää morfiinia 20 mg/ml. Annat potilaallesi 0,4 ml liuosta. Kuinka monta milligrammaa hän saa morfiinia?
A: 8

Q: Morfiiniliuos sisältää morfiinia 20 mg/ml. Annat potilaallesi 0,3 ml liuosta. Kuinka monta milligrammaa hän saa morfiinia?
A: 6

Q: Annat potilaallesi  3,5 ml lääkettä, jonka vahvuus on 4000 mikrog/ml. Kuinka monta milligrammaa potilaasi saa vaikuttavaa ainetta?
A: 14

Q: Annat potilaallesi  0,8 ml lääkettä, jonka vahvuus on 0,4 mg/ml. Kuinka monta mikrogrammaa potilaasi saa vaikuttavaa ainetta?
A: 320