Title: Kuvankäsittely (Tietotekniikan perusteet)
Course: pohja_Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (valinnaiset osaamistavoitteet), 3 osp

Tietotekniikan perusteet - muutama kuvankäsittelytehtävä

Etsi Internetistä 3 kuvankäsittelyohjelmaa, jotka ovat ilmaisia käyttää kenen tahansa. Laita vastaukseen myös www-osoite, mistä tieto löytyi.

Kerro omin sanoin lyhyesti seuraavasta ohjelmasta: Picasa2.

Mitä toimintoja tämä ohjelma mahdollistaa? (3 asiaa riittää)

Seuraavaa Internetissä olevaa sivustoa voit käyttää itse tietojen jakamiseen toiselle http://www.slide.com/

Kerro omin sanoin

a) millaista tietoa sivulle voi laittaa?

b)  kenelle sivusto on tarkoitettu?

c) etsi jokin toinen vastaava sivusto ja laita osoite tähän

Kuvaile lyhyesti seuraavia palveluja ja kerro, miten voisit itse hyödyntää niitä esim. koulutehtävissä tai tehdessäsi yhteistyötä esim. ystävien tai kenen tahansa kanssa:

a) flickr

b) Pbase

c) JAlbum

Mitä tarkoittaa digikamerassa

a) optinen zoom

a) digitaalinen zoom?

Mikä on suositeltava resoluutio

a) Internetissä julkaistavaan kuvaan ns. webkuvaan

b) painettuun kuvaan

c) kerro lyhyesti, mitä tarkoittaa resoluutio

Jos haluat tuottaa itse tietokoneella videon esim. Windows Movie maker on yksi vaihtoehto koulun koneella.

Etsi Internetistä 2 vastaavaa ilmaista ohjelmaa, joiden avulla voit itse tuottaa videon omista kuvista. Laita www-osoitteet tämän tehtävän vastaukseksi.

Millaista tietoa seuraava WWW-osoite tarjoaa opiskelijalle. Kuvaile lyhyesti kolmella lauseella omin sanoin

http://www.tvnewsradio.com/linkit/valokuvat.htm

Tutustu seuraavan sivuston tietoihin eri värien psykologiasta. Niistä voisi olla apua, kun suunnittelet tulevaisuudessa, esim. miten mainostat omaa yritystä.

http://www.oamk.fi/~mviitala/umv_fin/index.htm

http://www.edu.kajaani.fi/~hkallunk/sivu_1.htm

Etsi tämän tehtävän vastaukseksi kaksi muuta sivua, joissa

a) käsitellään värien psykologiaa

b) käsitellään värien käyttöä esim. Internetissä (mitä rajoitteita esim. on?)

Kuvan käsittelyssä tärkeää on mielestäni osata... (jatka lauseita omin sanoin - valitse niistä 3)

a) kuvan koon muuttaminen...

b) kuvan resoluution muuttaminen...

c) kuvan tallentaminen oikeassa muodossa...

d) kuvan oikeat värit...

e) kuva ja siihen sisältyvä teksti...

f) kuvan lähteen kertominen eli mistä kuva on otettu...