Title: Tehtävä 39. Teho-, virta jne. laskuja ohjeineen
Course: pohja_Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (valinnaiset osaamistavoitteet), 3 osp > Section: 7. MATEMAATTISET RATKAISUT -POHTIMINEN

Nämä tehtävät opastavat sinua laskemaan teho-, virta- ja jännitelaskuja.

Vastaa tehtäviin huolellisesti ja LOPETA TENTTI, jotta vastaukset kirjautuvat.