Title: 1.1. Toleranssien ymmärtäminen: Tarkkuus, täsmällisyys ja toleranssi
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 2: Käytännön työskentelyä 3D-hartsitulostimen kanssa

Ennen kuin syvennymme suunnittelun yksityiskohtiin, selventäkäämme muutamia keskeisiä 3D-tulostukseen liittyviä termejä:

- Tarkkuus: Kuinka tarkasti tulostettu osa vastaa suunniteltua mallia.

- Täsmällisyys: Kyky toistaa johdonmukaisesti samat tulokset.

- Toleranssi: Hyväksyttävä poikkeama suunnitelmasta.

Eri 3D-tulostusprosesseilla on erilaiset toleranssit. Hartsitulostus, erityisesti SLA- ja DLP-tekniikoiden kaltaiset tekniikat, tarjoavat yleensä suuren tarkkuuden ja täsmällisyyden. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää ymmärtää oman tulostimesi toleranssit. Monien CAD-ohjelmistojen, kuten FreeCAD:n, avulla voit soveltaa asetuksia, joilla voit nopeasti säätää suunnitelmasi toleranssit vastaamaan tulostimen ominaisuuksia.