Title: 3.3. Oikean 3D-tulostimen valinta
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 3: 3D-tulostus korusuunnittelijoille

Koruille ihanteellinen 3D-tulostin riippuu erityistarpeistasi ja budjetistasi. Huomioi nämä tekijät valintaa tehdessäsi:

Teknologia

- Hartsitulostimet (SLA/DLP): Tarjoaa korkean resoluution ja tarkkuuden. Ihanteellinen monimutkaisiin korumuotoiluihin ja muottien valmistukseen.
- Metalli-3D-tulostimet (SLM/DMLS): Mahdollistavat metallikorujen suoran valmistuksen, mutta ovat yleensä kalliimpia.
- Polymeeri-3D-tulostimet (FDM/SLS): Soveltuvat prototyyppien ja kevyiden korujen valmistukseen.

Resoluutio

- Korkea resoluutio: Etsi tulostimia, jotka pystyvät tuottamaan hienoja yksityiskohtia, mieluiten 50 mikronin tai sitä pienemmällä resoluutiolla.
- XY-Resoluutio: Tarkastellaan tulostimen XY-resoluutiota, joka määrittää vaakatasossa saavutettavan yksityiskohtaisuuden tason.

Tulostusnopeus

- Säädettävä nopeus: Valitse tulostin, jonka avulla voit säätää tulostusnopeutta nopeampia prototyyppejä tai laadukkaampia lopullisia tulosteita varten.

Materiaalien yhteensopivuus

- Avoin materiaalijärjestelmä: Valitse tulostin, joka tukee kolmannen osapuolen materiaaleja, mikä lisää joustavuutta ja kustannussäästöjä.
- Valettavat hartsit: Varmista yhteensopivuus valettavien hartsien kanssa, jos aiot käyttää vahavalua.

Kustannukset ja ylläpito

- Tulostimen kustannukset: Ota huomioon alkuinvestoinnit ja jatkuvat ylläpitokustannukset.
- Materiaalikustannukset: Ota huomioon hartsi- tai metallijauheiden kustannukset sekä mahdolliset jälkikäsittelyn lisämateriaalit.

Rakennustilavuus

- Kokovaatimukset: Valitse tulostin, jonka rakennustilavuus sopii tyypillisiin korumalleihisi.
- Erätulostus: Suuremmat rakennustilavuudet mahdollistavat useiden kappaleiden tulostamisen samanaikaisesti, mikä lisää tehokkuutta.