Title: 2.3 Valopolymerointi – hartsitulostus
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 1: Yleiskatsaus digitaaliseen valmistukseen ja 3D-tulostukseen

Mitä on hartsitulostus?

- Yksi vanhimmista 3D-tulostusmenetelmistä, joka on edelleen erittäin suosittu laatunsa vuoksi.
- Toimii valonlähteen avulla kovettamalla nestemäistä hartsia kerros kerrokselta.
- Monikäyttöinen: Hartseja on laaja valikoima, mukaan lukien teknisiä muoveja ja bioyhteensopivia materiaaleja jäljittelevät hartsit.

Hartsitulostuksen edut

- Korkea laatu: Hartsitulostuksella saadaan aikaan tarkimmat ja yksityiskohtaisimmat osat sekä sileimmät pinnat.
- Materiaalivaihtoehdot: Laaja materiaalivalikoima tekee hartsitulostuksesta sopivan hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Parhaat käyttökohteet

- Yksityiskohtaiset prototyypit: Kun tarkkuus ja hyvä viimeistely ovat tarpeen.
- Toiminnalliset osat: Hartsit voivat olla vahvoja, lämmönkestäviä jne., joten hartsitulostus sopii hyvin työkaluihin, muotteihin ja joskus itse lopputuotteeseen.
- Toimialat: Käytetään kaikessa suunnittelusta ja tuotesuunnittelusta lääketieteeseen ja korujen valmistukseen.

Hartsitulostimien eri tyypit

Stereolitografia (SLA) | Digitaalinen valonkäsittely (DLP) | Nestekidenäyttö (LCD)
Lasersäde kovettaa nestemäisen hartsin piste kerrallaan | Projektori valaisee koko kerroksen ja kovettaa sen kerralla | LCD-näyttö peittää projektorin valon tai käyttää omaa valoa koko kerroksen kovettamiseen kerralla