Title: 3.3. Materiaalit ja turvallisuus: Itsesi ja tulosteidesi suojaaminen
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 2: Käytännön työskentelyä 3D-hartsitulostimen kanssa

Hartsin 3D-tulostaminen vaatii erityisiä materiaaleja ja turvallisuusohjeiden noudattamista, jotta voit suojella itseäsi ja tulosteitasi.

Välttämättömät materiaalit

- Hartsi: Valitse projektiin sopiva hartsityyppi ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin lujuus, joustavuus ja haluttu viimeistely.
- Isopropyylialkoholi (IPA): Käytä 99-prosenttista IPA:a tai erityistä hartsin puhdistusliuosta tulosteiden pesuun tulostuksen jälkeen.
- Nitriilikäsineet: Suojaa ihosi hartsiärsytykseltä nitriilikäsineillä.
- Maski ja suojalasit: Käytä maskia, jotta hartsihöyryjä ei hengitetä, ja suojalaseja, jotka suojaavat silmiä roiskeilta.
- Astiat ja suodattimet: Käytä erillisiä astioita tulosteiden pesuun ja suodattimia käytetyn hartsin kaatamiseen takaisin pulloon.
- UV-kovetusasema: Koveta vedokset UV-valossa, jotta ne kovettuvat täysin pesun jälkeen.

Turvallisuustoimenpiteet:

- Tuuletus: Työskentele aina hyvin tuuletetulla alueella, jotta hartsihöyryille altistuminen on mahdollisimman vähäistä.
- Ihokontakti: Vältä suoraa kosketusta hartsin kanssa. Kosketuksen sattuessa pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Silmien suojaus: Käytä suojalaseja silmiesi suojaamiseksi roiskeilta.
- Nieleminen: Älä niele hartsia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hävittäminen: Hävitä käytetty hartsi ja IPA vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.