Title: 3.3 Etujen ymmärtäminen
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 1: Yleiskatsaus digitaaliseen valmistukseen ja 3D-tulostukseen

- Isotropia:
  - Hartsitulosteiden kovettumisprosessi luo vahvat sidokset kerrosten välille, ja tekee osista yhtä vahvoja riippumatta siitä, miten ne on suunnattu tulostuksen aikana.

- Vesitiiviys:
  - Hartsitulostetut osat ovat kauttaaltaan kiinteitä, jopa sisäisten kanavien kanssa. Tämä on olennaista, kun suunnitellaan ilmavirran tai nesteen ohjaukseen tarkoitettuja osia.

- Tarkkuus:
  - Hartsitulostimet ovat erittäin tarkkoja, joten niihin luotetaan esimerkiksi hammaslääketieteessä ja koruteollisuudessa, joissa tarkalla istuvuudella on merkitystä.