Title: 3D-tulostin
Course: Puuntyöstön tulevaisuus > Section: Kurssin esittely

3D-tulostin

Ultimaker 3

Ultimaker 3 on laadukas ja monipuolinen 3D-tulostin, joka tarjoaa erittäin tarkan ja tehokkaan tulostuskokemuksen erilaisiin sovelluksiin.

Kuvaus

Ultimaker 3 on huippuluokan 3D-tulostin, joka tarjoaa laadukkaan ja monipuolisen tulostuskokemuksen. Laite on suunniteltu tehokkaaseen ja tarkkaan tulostukseen, ja se on käyttäjäystävällinen.

Ultimaker 3:lla voi tulostaa erilaisia materiaaleja, kuten PLA:ta, ABS:ää, CPE:tä ja muita erikoismateriaaleja, mikä mahdollistaa monenlaisia tulostusmahdollisuuksia erilaisiin projekteihin. Tulostimessa on kaksi tulostuspäätä (dual-extrusion), mikä mahdollistaa moniväritulostuksen tai tulostuksen useilla materiaaleilla.

Laitteessa on automaattinen tason alustus, mikä helpottaa tulostusprosessin aloittamista. Ultimaker 3 tukee langatonta yhteyttä ja tulostuksen etävalvontaa.

Ohjelmistopuolella Ultimaker 3 on yhteensopiva monien 3D-tulostusohjelmien kanssa, mikä mahdollistaa laajan valikoiman suunnitteluvaihtoehtoja ja integroinnin erilaisiin työnkulkuihin. Ultimaker käyttää Ultimaker cura -leikkausohjelmistoa.