Title: Rakentamisen piirustukset ja työohjeet
Course: DP_Rakennustyömaalla toimiminen (106512)

Rakenne- ja rakennuspiirustukset

Lue eKirjasta Rakentamisen perusteet kohta mittaus ss.138-144 ja tee alla olevat tehtävät.

Tehtäviä

Rakentamisen yleisimmät piirrosmerkinnät

Opiskele piirustusmerkinnät sekä lukemaan rakennuspiirustuksia. eKirja sivut 147-160.
Katso teknisenpiirtämisen perusteet video: LINKKI_1  ja LINKKI_2
Rakennus Tieto säätiö (RT) on laatinut rakennus piirtämisen ohjekortin.
Tutustu ja käy ohjekortti lävitse. Ohjekortti löytyy alta PDF tiedostona

Tehtäviä

Työselitykset, työohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet

Lue SanomaPro eKirja, Rakentamisen perusteet/ Käyttöturvallisuustiedotteet sivut 135 – 136

Tehtäviä