Title: Sähkölaitteiden toiminta.
Course: DP_Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (106401) > Section: Sähkötekniikan perusteiden hyödyntäminen työtehtävissä

Valintatehtäviä sähkövirran vaikutuksesta.