Title: Laskuharjoituksia.
Course: DP_Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (106401) > Section: Sähkötekniikan perusteiden hyödyntäminen työtehtävissä

Laske ja valitse sitten oikea neljästä vaihtoehdosta.