Title: Mittaaminen
Course: YTO-kurssipankki: fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Q: Mitä seuraavat mittaamiseen liittyvät käsitteet tarkoittavat?
- mittausvirhe | tarkoittaa mittaustuloksen ja oikean arvon erotusta
- likiarvo | mittaustulos, joka pyöristetään tiettyyn tarkkuuteen
- satunnainen virhe | johtuu mittauksen epätarkkuudesta ja aiheutuu jokaisella mittauskerralla eri tekijästä
- systemaattinen virhe | toistuu jokaisella mittauskerralla eli johtuu jokaisella mittauskerralla samasta tekijästä
- kalibrointi | mittauslaitteen toiminnan tarkastaminen ja säätäminen

Q: Miksi seuraavista syistä johtuen mittaustulokseen voi tulla virheitä?
- mittaaja | huolimattomuus
- mittauskohde | vaikeasti mitattava
- mittauslaite | epäkunnossa
- mittausympäristö | häiriötekijät
- mittausmenetelmä | väärä mittaustapa

Liike