Title: Kaikki tasot 3
Course: YTO-kurssipankki: fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Q: Sähköiskun aiheuttaa sähkövirta, joka kulkee ihmisen kehon läpi.
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Sähkövirran vaikutus ihmiseen riippuu läpi kulkevan jännitteen suuruudesta, vaikutusajan pituudesta ja kulkureitistä kehossa.
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Sähkövirta voi aiheuttaa
- häiriöitä hermojärjestelmän toimintaa
- kipua ja lihaskouristuksia
- palovammoja
- sydämen kammiovärinää
- sydämen pysähtymisen
A: häiriöitä hermojärjestelmän toimintaa; kipua ja lihaskouristuksia; palovammoja; sydämen kammiovärinää; sydämen pysähtymisen

Q: Jos ihminen on saanut sähköiskun, mitä sinun pitää ensimmäiseksi tehdä?
- Älä koske sähköiskun saaneeseen tai laitteeseen paljain käsin ennen kuin virta on katkaistu.
- Jos virtaa ei saa katkaistua, irrota uhri laitteesta sähköä johtamattomalla esineellä.
- Hälytä apua yleisestä hätänumerosta.
- Tarkista sähköiskun saaneen tila ja aloita elvytys tarvittaessa.
- Irroita pistotulppa seinästä tai katkaise virta pääkatkaisijasta.
A: Irroita pistotulppa seinästä tai katkaise virta pääkatkaisijasta.

Q: Jos sähkölaite syttyy palamaan, mitä sinun pitää ensimmäiseksi tehdä?
- Kaada laitteen päälle nopeasti vettä.
- Sammuta alkusammutusvälinein (esim. sammutin, sammutuspeite), jos mahdollista.
- Katkaise laitteesta virta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta tai katkaisemalla virta sähkötaulun pääkytkimestä.
- Pelasta ihmiset välittömältä vaaralta.
- Sulje ovet ja ikkunat, jottei palo pääse leviämään muualle.
- Hälytä palokunta yleisestä hätänumerosta (112) ja opasta heidät paikalle.
A: Katkaise laitteesta virta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta tai katkaisemalla virta sähkötaulun pääkytkimestä.