Title: Pronssitaso
Course: YTO-kurssipankki: fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Q: Rikkoutuneen tai vanhan sähkölaitteen voi viedä SER-keräyspaikkaan esim. jäteasemalle.
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Sähkö

Q: Jääkaappi kuluttaa keskimäärin 0,9 kWh vuorokaudessa. Kuinka paljon sen käyttö maksaa vuorokauden aikana, kun sähköenergian hinta on 10 snt/kWh?
- 9
- 9 snt
- 9 senttiä
A: 9 / 9 snt / 9 senttiä

Q: Pölynimurin teho on 1000 W ja sitä käytetään 1 tunti. Kuinka paljon se maksaa, kun sähköenergian hinta on 10 snt/KWh?
- 10
- 10 snt
- 10 senttiä
A: 10 / 10 snt / 10 senttiä

Q: Pölynimurin teho on 1000 W ja sitä käytetään 1 tunti. Kuinka monta senttiä (snt) se maksaa, kun sähköenergian hinta on 10 snt/kWh?
A: 10 / 10 snt / 10 senttiä

Q: Jääkaappi kuluttaa keskimäärin 0,9 kWh vuorokaudessa. Kuinka paljon sen käyttö maksaa vuorokauden aikana, kun sähköenergian hinta on 10 snt/kWh?
A: 9 / 9 snt / 9 senttiä