Title: SI-järjestelmä kaikki tasot
Course: YTO-kurssipankki: fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Q: SI-järjestelmä on kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä.
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: SI-järjestelmässä on määritelty 7 perussuuretta ja yksikköä.
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi

Q: Suure, esim. pituus sisältää suureen lukuarvon ja sen yksikön (2 metriä).
- Tosi
- Epätosi
A: Tosi