Title: Pythagoras hypotenuusan pituus
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Laske hypotenuusan pituus, kun suorakulmaisen kolmion kateetit ovat 2,4 cm ja 3,2 cm.
Hypotenuusan pituus on _____ cm
A: 4

Q: Laske hypotenuusan pituus, kun suorakulmaisen kolmion kateetit ovat 225 mm ja 300 mm.
Hypotenuusan pituus on  _____ mm
A: 50626

Q: Laske hypotenuusan pituus, kun suorakulmaisen kolmion kateetit ovat 108 cm ja 144 cm.
Hypotenuusan pituus on  _____ cm
A: 180

Q: Laske hypotenuusan pituus, kun suorakulmaisen kolmion kateetit ovat 4,41 m ja 5,88 m.
Hypotenuusan pituus on _____ m
A: 7,35

Q: Neliön sivun pituus on 40 mm. Laske neliön lävistäjän pituus.
Lävistäjän pituus on  _____ mm
A: 56,57

Q: Puu katkesi neljän metrin korkeudelta ja huippu osui maahan seitsemän metrin päässä puun juuresta. Kuinka korkea pylväs oli alun perin?
Puun korkeus oli _____ m
A: 12

Q: Laske suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituus, kun kateetit ovat 7,2 cm ja 4,7 cm.

Anna vastaus kymmenesosan tarkkuudella.

Hypotenuusan pituus = _____ cm
A: 8.6 (± 0.1) / 8.6 (± 0.1)

Q: Rakennuksen seinät mitattiin ja erään seinään osalta saatiin seuraavat mittaustulokset: seinän pituus 7,5 m, korkeus 3,5 m ja ristimitta 8,5 m. Oliko rakennus suora?
- Ei
- On
A: Ei