Title: Trigonometria, kateetin pituus
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Suorakulmaisen kolmion terävä kulma on 30^o ja kulman vastainen kateetti on 60 cm.  Laske kulman viereisen kateetin pituus. Anna vastaus senttimetrin tarkkuudella.

Kateetin pituus on _____ cm
A: 104

Q: Suorakulmaisen kolmion yksi kulma on 47^o ja sen vastaisen kateetin pituus on 4,6 cm. Laske kolmion toisen kateetin pituus. Anna vastaus yhden desimaalin tarkkudella.

Kateetin pituus on _____ cm
A: 4.3 / 4.3

Q: Suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituus on 8,07 m ja toinen kulma on 71,4^ o. Laske kulman vastaisen kateetin pituus. Anna vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.

Vastaisen kateetin pituus on _____ m.
A: 7.65 (± 0.01)

Q: Suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituus on 8,07 m ja toinen kulma on 71,4^ o. Laske kulman viereisen kateetin pituus. Anna vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.

Vastaisen kateetin pituus on _____ m.
A: 2.57

Q: Laske suorakulmaisen kolmion kateetin pituus, kun yhden kateetin pituus on 26 mm ja sen viereinen kulma on 32^ o. Anna vastaus millimetrin tarkkuudella.

Kateetin pituus on _____ mm
A: 16 (± 0.2)

Q: Kerrostalon varjo on 124 m maan tasosta mitattuna. Kuinka korkea talo on, kun auringon säteen ja maanvälinen kulma varjon kärjessä on 16˚?

Anna vastaus metrin tarkkuudella.

[Image]

Talon korkeus = _____ m
A: 36 (± 1)