Title: Sote mikrog ja mikrol
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
65 µg =
- 0,065 mg
- 0,65 mg
- 0,0065 mg
- 6,5 mg
A: 0,065 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,5 mg =
- 500 µg
- 5 µg
- 50 µg
- 5 000 µg
A: 500 µg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
475 µl =
- 0,475 ml
- 4,75 ml
- 47,5 ml
- 0,000475 ml
A: 0,475 ml

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,02 ml =
- 20 µl
- 2 µl
- 200 µl
- 0,2 µl
A: 20 µl

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
4 µg =
- 0,004 mg
- 0,04 mg
- 0,4 mg
- 0,0004 mg
A: 0,004 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,0055 mg =
- 5,5 µg
- 55 µg
- 0,05550 µg
- 0,55 µg
A: 5,5 µg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
140 µl =
- 0,14 ml
- 0,014 ml
- 0,0014 ml
- 1,4 ml
A: 0,14 ml

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
7,6 ml =
- 7 600 µl
- 760 µl
- 76 µl
- 76 000 µl
A: 7 600 µl

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
40 650 µg =
- 40,65 mg
- 4,650 mg
- 4,065 mg
- 406,5 mg
A: 40,65 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,05 g =
- 50 000 µg
- 50 µg
- 500 µg
- 5 µg
A: 50 000 µg