Title: Pythagoraan lause, kateetin pituus
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Laske toisen kateetin pituus, kun suorakulmaisen kolmion toinen kateetti on 24,3 cm ja hypotenuusa on 40,5 cm.
Kateetin pituus on _____ cm
A: 32,4

Q: Laske toisen kateetin pituus, kun suorakulmaisen kolmion toinen kateetti on 3,84 m ja hypotenuusa on 6,40 m.
Kateetin pituus on _____ m
A: 5,12

Q: Laske toisen kateetin pituus, kun suorakulmaisen kolmion toinen kateetti on 900 mm ja hypotenuusa on 1 500 mm.
Kateetin pituus on  _____ mm
A: 1200

Q: Laske suorakulmaisen kolmion kateetin pituus, kun hypotenuusa on 118 cm ja toinen kateetti on 87 cm.

Anna vastaus senttimetrin tarkkuudella.

Katetin pituus on _____ cm
A: 79 (± 1)

Q: Laske suorakulmaisen kolmion kateetin pituus, kun hypotenuusa on 118 cm ja toinen kateetti on 87 cm.

Anna vastaus senttimetrin tarkkuudella.

Kateetin pituus = _____ cm
A: 79 (± 1)

Q: (Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen valintakoe 8.6.2009) Insinööri U. Kopra selvitti tulevan omakotitalonsa tontin pinta-alaa. Tontti on suorakaiteen muotoinen ja tontilla olevien esteiden vuoksi hän teki oheisen kuvan mukaiset mittaukset. Laske tontin pinta-ala. Kuvan mitat ovat laadultaan metrejä.
[Image: Mittaukset]
Tontin pinta-ala on  _____ m2
A: 1080