Title: Trigonometria, hypotenuusan pituus
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Suorakulmaisen kolmion terävä kulma on 30^o ja kulman vastainen kateetti on 60 cm.  Laske hypotenuusan pituus.

Hypotenuusan pituus on _____ cm
A: 120

Q: Suorakulmaisen kolmion yksi kulma on 47^o ja sen vastaisen kateetin pituus on 4,6 cm. Laske kolmion hypotenuusan pituus. Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuudella.

Hypotenuusan pituus on  _____ cm.
A: 6.3 / 6.3 / 6.2 / 6.2

Q: Laske suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituus, kun yhden kateetin pituus on  26 mm ja sen viereinen kulma on 32^ o. Anna vastaus millimetrinn tarkkuudella.

Hypotenuusan pituus on _____ mm.
A: 31 (± 1)