Title: Massa
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: Valitse oikea vaihtoehto.

900 mg =
- 0,9 g (Oikein meni)
- 9 g (Väärin meni)
- 90 g (Väärin meni)
- 0,09 g (Väärin meni)
A: 0,9 g
If right: Vastauksesi on oikein.
If partly right: Vastauksesi on osittain oikein.
If wrong: Vastauksesi on väärin.

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,01 kg =
- 10 g
- 1 g
- 0,1 g
- 100 g
A: 10 g

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
0,07 g =
- 70 mg
- 0,7 mg
- 7 mg
- 700 mg
A: 70 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
17,16 g =
- 17 160 mg
- 0,1716 mg
- 0,01716 mg
- 1 716 mg
A: 17 160 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
2,06 kg =
- 2 kg 60 g
- 2 kg 6 g
- 2 kg 600 g
- 206 kg
A: 2 kg 60 g

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
3 200 mg =
- 3,2 g
- 320 g
- 32 g
- 3 200 000 g
A: 3,2 g

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
40 g =
- 0,04 kg
- 0,004 kg
- 0,4 kg
- 4 kg
A: 0,04 kg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
5 kg 500 g =
- 5,5 kg
- 5,05 kg
- 5 500 kg
- 5,005 kg
A: 5,5 kg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
68 dg =
- 6,8 g
- 680 g
- 0,68 g
- 0,068 g
A: 6,8 g

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
8 kg =
- 8 000 000 mg
- 8 000 mg
- 80 000 mg
- 800 000 mg
A: 8 000 000 mg

Q: Valitse oikea vaihtoehto.
9 g =
- 9 000 mg
- 900 mg
- 0,009 mg
- 0,09 mg
A: 9 000 mg