Title: Pythagoraan lause
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021

Q: (Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen valintakoe 7.6.2010) Määritä talon päädyn pinta-ala, kun kattolappeiden kaltevuudet ovat 1:3 ja 3:7. Ilmoita vastaus neliömetreinä, kahden desimaalin tarkkuudella. Kuvan mitat on ilmoitettu millimetreinä. Katon kaltevuus määritellään, kuten suorakulmaisen kolmion terävän kulman tangentti.

[Image]

Pinta-ala = _____ m^2
A: 12.13 / 12.13

Q: Lintutornin lavan mitat ovat 2,5 m * 2,5 m. Laske tukipuun pituus, kun tolppien korkeus on 4,0 m. Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuudella.

[Image]

Tukipuun pituus = _____ m
A: 5.3 / 5.3

Q: Katon kaltevuus on 1:3. Laske vesikatepellin pituus, kun harjakattoisen talon rungon leveys on 10 m. Räystäs ulottuu 600 mm seinälinjan ulkopuolelle.

Anna vastaus millimetrin tarkkuudella.

[Image]

Vesikatepellin pituus = _____ mm.
A: 5903 (± 21) / 5903 (± 21)