Title: Tukimateriaali: oppikirja palvelualat
Course: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, verkko-opinnot 2021 > Section: Materiaalit ja harjoitukset

Tyydyttävän tason yksikkömuunnoksia.

Mäenpää, Pesonen, Vuorenmaa (2015) Palvelualojen laskutaito, 1. painos, SanomaPro.

- Teoriaa sivuilla 30-33, 36 ja 37.
- Tehtävät 55 - 64  sivuilta 48 - 50.
- Teoria ja muuntotaulukot sivuilla 34 ja 36.
- Muuntotaulukon avulla tehtävät 79 ja 80 sivulta 52.