Title: Niin-kuin (pilkun käyttö)
Course: YTO-kurssipankki: työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Q: Valitse oikea vaihtoehto. 
- Työhakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin niin kokemus kuin osaaminenkin.
- Työhakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin, niin kokemus kuin osaaminenkin.
- Työhakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin, niin kokemus, kuin osaaminenkin.
A: Työhakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin niin kokemus kuin osaaminenkin.

Q: Valitse oikea vaihtoehto. 
- Viikonloppuna aion niin levätä kuin urheillakin.
- Viikonloppuna aion, niin levätä kuin urheillakin.
- Viikonloppuna aion, niin levätä, kuin urheillakin.
A: Viikonloppuna aion niin levätä kuin urheillakin.

Q: Valitse oikea vaihtoehto. 
- Työpaikan virkistyspäivään kuuluu niin urheilua kuin rentoutumistakin.
- Työpaikan virkistyspäivään kuuluu, niin urheilua kuin rentoutumistakin.
- Työpaikan virkistyspäivään kuuluu, niin urheilua, kuin rentoutumistakin.
A: Työpaikan virkistyspäivään kuuluu niin urheilua kuin rentoutumistakin.

Q: Valitse oikea vaihtoehto. 
- Työhaastattelussa kannatta olla mukana niin opiskelutodistukset kuin työtodistuksetkin.
- Työhaastattelussa kannatta olla mukana, niin opiskelutodistukset kuin työtodistuksetkin.
- Työhaastattelussa kannatta olla mukana, niin opiskelutodistukset, kuin työtodistuksetkin.
A: Työhaastattelussa kannatta olla mukana niin opiskelutodistukset kuin työtodistuksetkin.