Title: Skills demonstration: Instruction manual (silver level)
Course: Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, verkko-opinnot 2021 > Section: Finding Information

Instruction manual

Esittele tarkemmin joku työssäsi tarvittava väline tai laite, ja laadi sen käyttöohjeet englanniksi. Voit laatia käyttöohjeet kirjallisesti (Word-asiakirja)  tai suullisesti (palatus videona Moodlen videotyökalulla tai kännykällä tehty videotiedosto)

Vinkkejä ja tukimateriaaleja tehtävien tekemiseen:

Näin palautat tehtävät

Kirjallisesti: Voit halutessasi palauttaa verkkotekstinä (kirjoitetaan Moodlessa) tai tiedostona (esimerkiksi Word-dokumenttina.) Klikkaa ensin Lisää palautus -painiketta. Lisää sitten haluamasi tiedosto tai tiedostot tai kirjoita verkkotekstikenttään tehtävän ohjeistuksen mukaiset asiat. Kun olet valmis, klikkaa lopuksi Tallenna muutokset -painiketta.

Suullisesti: Voit käyttää joko Moodleen omaa videotallennita tai tallentaa videon puhelimella (tai muulla laitteella) ja palauttaa sen tiedoston lisäämällä. Tutustu ohjeisiin:

- Näin käytät Moodlen videotallenninta
- Näin palautat videotiedoston puhelimesta Moodleen