Title: Viikko 2: Perehdytys
Course: 0_Sotealan työssäoppiminen > Section: Viikkotehtävät

Miten sinua on perehdytetty työpaikan käytäntöihin? Laita rasti ruutuun, jos olet keskustellut näistä asioista työpaikkaohjaajan tai muun työkaverin kanssa.

Jos et ole vielä keskustellut työpaikalla näistä asioista ja joku asia on sinulle vielä epäselvä, sinun kannattaa kysyä ohjaajalta tai työkaverilta! Voit käydä myös myöhemmin lisäämässä tähän tehtävään rasteja.

- Työaika ja työvuorojen suunnittelu
- Perehdytysmateriaali
- Työpaikan käytänteet
- Työpaikan säännöt ja toimintaperiaatteet
- Vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus
- Tietosuoja
- Kirjaaminen ja raportoiminen
- Ensiaputilanteet
- Pelastussuunnitelma
- Aseptiikka
- Työvaatteet ja henkilökohtainen hygienia
- Työtilat ja työvälineet
- Työturvallisuus
- Työhyvinvointi ja ergonomia
- Omavalvontasuunnitelma