Title: Testaa taitosi: teollisuusmittausten matematiikkaa 2
Course: TASE: Sähköalan matematiikkaa > Section: Teollisuusmittaukset

Tässä testissä standardiviestin vaihteluväli on 4 - 20 mA.

Feedback: Hienosti meni! Osaat tämän osion asiat ja voit jatkaa eteenpäin.
Feedback: Hyvä! Osaat osion keskeisimmät asiat, mutta hieman jäi parannettavaa.
Feedback: Liikaa virheitä! Katso virheet läpi, harjoittele vielä etteivät ne toistuisti ja yritä testiä uudelleen!