Title: tiheys
Course: Physical and chemical phenomena and their application

Q: [Image: ?]

Laske kuvan mukaisen kiinnitysrenkaan tiheys. Kiinnitysrengas painaa {m} g.
A: {m}/1000/(3.1415927*0.018*0.018*0.006+3.1415927*0.015*0.015*0.003-3.1415927*0.005*0.005*0.009) (formula; values not in the backup's text)

Q: Auton polttoainesäiliöön mahtuu {m} kg bensiiniä. Kuinka suuri on säiliön tilavuus litroina, kun polttoaineen tiheys on 800 kg/m^3?
A: {m}/800*1000 (formula; values not in the backup's text)

Q: Öljytynnyri punnittiin tyhjänä ja täytenä. Tynnyrin massa tyhjänä oli 20 kg ja täytenä {m} kg. Tynnyrissä oli öljyä, jonka tiheys oli 800 kg/m^3. Kuinka monta litraa tynnyrissä oli öljyä?
A: ({m}-20)/800*1000 (formula; values not in the backup's text)

Q: Paperikoneen konerullassa oli {s} m paperia, jonka paksuus oli 0.10 mm. Radan leveys oli 9 m ja konerullassa oli paperia 14.5 tonnia. Laske paperin tiheys.
A: 14.5*1000/({s}*9*0.0001) (formula; values not in the backup's text)

Q: Rikkihapon (H_2SO_4) massa määritettiin asettamalla punnituskennot säiliön jalkojen alle. Rikkihapon massa oli {m} kg. Mikä oli rikkihapon tilavuus (yksikkönä m^3)? Rikkihapon (96-100-prosenttinen happo) tiheys on 1.84 kg/l.
A: {m}/(1000*1.84) (formula; values not in the backup's text)

Q: Tiivisteen mitat ovat a = 3 cm, b = 5 cm ja paksuus on 0,4 cm.  Tiivisteen massa on {m} g. Laske tiivisteen tiheys?
A: {m}/1000/((3.1415927*(0.05/2)*(0.05/2)*0.004-3.1415927*(0.03/2)*(0.03/2)*0.004)) (formula; values not in the backup's text)

TIHEYS

Tiheys ilmoittaa massan tilavuusyksikköä kohti. Tiheys lasketaan jakamalla massa tilavuudella

[Image: ?]

missä

ρ = tiheys

m = massa

V =tilavuus

Tiheyden yksikkö on kg/m^3. Usein käytetään myös yksikköä kg/dm^3.

(1 kg/dm^3 = 1000 kg/m^3)

Tiheyslaskuissa joudutaan muuttamaan tilavuusyksiköt toisiksi.

1 dm^3 = 1 l (litra)

1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000 litraa

1 litra = 1000 ml

Q: Kultahippu painoi 251 g ja sen tilavuus oli 13 ml. Laske hipun tiheys.
A: 19307.69 (± 1)

Q: Koaksiaalikaapelin ydin muodostuu seitsemästä kuparilangasta. Kaapelia leikattiin metrin pätkä ja seitsemän lankaa irrotettiin kaapelista. Langat punnittiin. Punnitustulos oli 49 g. Langan halkaisija oli 1 mm. Laske kuparin tiheys.
A: 8912 (± 10)