Title: Piirrosmerkit
Course: SÄPT18-04.6 Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, eGradia > Section: KAAVIOT JA PIIRROSMERKIT

Piirrosmerkkien rakenne

Määritetty standardeissa:

DIN-ISO 1219 ISO 1219 (2 osaa)
DIN 24342
SFS 2247

Hydrauliikan ja pneumatiikan piirrosmerkit ja kaaviot. Laitteiden ja varusteiden piirrosmerkit ovat standardisoitu. Piirrosmerkit ovat samassa standardissa ja pääosin kummallekin osa-alueelle yhteisiä. Piirrosmerkit kuvaavat laitteiden toimintaa. Asennustyöt tehdään kaaviopiirustuksien mukaan, joten asentajan on osattava lukea niitä.

- Piirrosmerkit rakentuvat perusmerkeistä ja toimintamerkeistä
  - Perusmerkki – komponentin laatu
  - Toimintamerkki – tarkentaa toimintoja
  - Sekalaiset muut merkit

- Kuvaavat komponentin / komponenttiyhdistelmän ulkoisia kytkentöjä

- Mahdollistavat hydraulijärjestelmän hydraulisen signaalirakenteen esittämisen

Esimerkki

Piirrosmerkkien ryhmittely

Ryhmitellään komponenttien toiminnan mukaisesti.

- Energiaa muuntavat komponentit
  - Pumput, moottorit, sylinterit
- Ohjaukseen ja säätöön käytettävät komponentit
  - Venttiilit
- Energiaa siirtävät ja väliainetta huoltavat
  - Putket, letkut, suodattimet
- Ohjaustavat
  - Lihas, mekaaninen, paine, sähkö
- Lisälaitteet
  - Edellisiin kuulumattomat, kuten mittarit

Energian muuntaminen

Pumput

Pyörimisnopeus ja kierrostilavuus määrittävät tilavuusvirran.

Yksitoimiset sylinterit

- Tilavuusvirta määrittää liikenopeuden
- Paine määrittää voiman
- Toiminta yksisuuntaista
  - Paluuliike on ulkoisen tai sisäisen voiman tekemää (jousi)

Kaksitoimiset sylinterit

- Liikenopeus riippuu tilavuusvirrasta sekä männän halkaisijasta
  - Yksipuolisen männänvarren sylinterissä liikenopeudet vakiotilavuusvirralla erisuuret
- Paine määrittää voiman
- Toiminta molempiin suuntiin
- Sylinterit voidaan varustaa mm.
  - Päätyvaimennuksin (säädettävä / kiinteä)
  - Rajakytkimin
  - Asentotunnistimin

Ohjaus ja säätö

Suunta- ja virtaventtiilit

- Venttiili asennon mukaisesti, sallii tai estää virtauksen
- Piirrosmerkein esitettävissä myös pilottiohjatut venttiilit
- Kuvaavat venttiilin aiheuttamaa muutosta virtaussuunnassa ja -määrässä

Suuntaventtiilien asennot

- Venttiilin rungon muodostavat neliöt. Jokainen neliö kuvaa asennon toteuttaman kytkennän
- Neliöiden määrä ilmaisee kytkentäasentojen määrän
- Asentoja ohjataan mekaanisesti, paineella tai sähköllä

Paineventtiilit

- Piirrosmerkit kuvaavat venttiilien avautumista ja/tai sulkeutumista säädettävää tai kiinteää arvoa vastaan
- Katkoviivalla merkitty ohjauslinja kertoo kummaltako vaikutuspuolelta venttiilin ohjaus haistellaan

Ohjaustavat

Mekaaniset-, paine- ja sähköohjaukset

Energian siirto

Putket, letkut ja liittimet

- Energian siirtoon tarkoitetut komponentit
- Yhdistävät komponentteja piirikaavioissa
- Voivat olla missä asennossa tahansa
  - Pyritään käyttämään 90⁰:n kiertoja selkeyden vuoksi

Lisälaitteet

Säiliöt, suodattimet ja mittarit.

- Valvonta ja ylläpito