Title: Kaaviot
Course: SÄPT18-04.6 Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, eGradia > Section: KAAVIOT JA PIIRROSMERKIT

Hydrauliikassa ja pneumatiikassa toimilaite muuttaa paineellisessa nesteessä tai ilmassa olevan energian mekaaniseksi liikkeeksi ja energiaksi.

Kaaviossa on kuvattuna kaksitoimisen sylinterin toiminta hydraulijärjestelmässä.

Opiskele pneumatiikkaa lisää täältä LogicLab