Title: Kavitaatio
Course: SÄPT18-04.6 Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, eGradia > Section: NESTEET, KORROOSIO JA KAVITAATIO

Kavitaatiolla tarkoitetaan ilmoiötä, joka syntyy pumpun imupuolella esiintyvän liian suuren alipaineen johdosta. Kavitaatiossa neste alkaa kiehua ja aiheuttaa kasukuplien muodostusta pumppuun. Kiehuminen voi vaurioittaa pumpun osia.

Missä tilanteissa tälläinen ilkeä kavitoiminen sitten syntyy?

Kavitoiminen tapahtuu alipainepuolella, jolloin imutapahtumassa pumppu ei täyty esimerkiksi riittävän tehokkaasti. Tarkastellaan pumpun liian suurta pyörimisnopeutta, joka saa aikaiseksi äkkinäiset tilavuuden muutokset pumpun pesässä, joka aiheuttaa myös kavitointia.

Runsas kavitoiminen on erittäin tuhoisaa järjestelmän eri osille,  sillä  sen  haittavaikutuksina  ovat  voimakkaat  paineiskut  ja  värähtelyt  ääni-ilmiöineen.