Title: Yleistä
Course: AO_Laskimoverinäytteenotto, teoriaosuus

Kurssin tavoitteena on oppia ottamaan laadukas ja luotettava laskimoverinäyte

Laboratoriotutkimusprosessi koostuu preanalyyttisesta, analyyttisesta ja postanalyyttisesta vaiheesta. Preanalyyttinen vaihe on perusta laboratoriotulosten luotettavuudelle.

Preanalytiikkaan kuuluvat:

- laboratoriotutkimustarpeen määrittely
- lähetteen kirjoittaminen
- asiakkaan ohjaaminen näytteenottoa varten
- asiakkaan valmistautuminen
- tutkimusympäristön valmistelu
- näytteen käsittely, säilyttäminen ja kuljetus
- näytteen vastaanotto laboratoriossa
- näytteen dokumentointi
- näytteen edustavuuden arviointi

Näytteenottajan on tärkeää tiedostaa, että

•       suurin osa laboratoriatutkimusprosessin virheistä tapahtuu preanalyyttisessa vaiheessa

•       virheet voivat aiheuttaa asiakkaalle haittaa ja ylimääräistä vaivaa. Ne myös lisäävät hoidon kustannuksia.