Title: Asiakkaan ohjaaminen
Course: AO_Laskimoverinäytteenotto, teoriaosuus

Tutkimuspyyntö ja asiakkaan ohjaaminen laskimoverinäytteenottoon

Tässä osiossa opit tutkimuspyynnön tekemiseen liittyvät yleiset ohjeet ja käyttämään Islabin ohjekirjaa sekä ohjaamaan asiakasta laskimoverinäytteenottoon valmistautumisessa.

Katso ja opiskele diaesitys. Tee sen jälkeen itsetarkastava tehtävä.