Title: PCA-infuusiopumppu: Katso video ja tee tehtävät
Course: Verkkotaitopajat > Section: PCA-infuusiopumppu

Katso video alta.
Opiskele asia hyvin.
Tee tehtävät.

Huom! Jos sinulla on teknisiä ongelmia,
voit katsoa videon ilman tehtäviä.
Tärkeintä on,
että katsot videon ja opiskelet sanastoa.
video ilman tehtäviä