Title: Sähkötehtäviä_virtapiirit
Course: Digituki

Q: Q: Mikä väitteistä pitää paikkansa? Nukuin 3 tuntia (1 tunti on 60 minuttia)
- nukuin 300 minuuttia
- nukuin 160 minuuttia
- nukuin 180 minuuttia

Q: Q: Mikä väitteistä pitää paikkansa? Yksi tunti vastaa sekunteina (1 tunti on 60 minuttia ja yksi minuutti on 60 sekuntia)
- 3400 sekuntia
- 3500 sekuntia
- 3600 sekuntia

Q: Q: Vastukset on kytketty sarjaan eli peräkkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 20 ohmia ja 20 ohmia. Vinkki: Sarjaankytkennässä kokonaisvastus on osavastuksien summa (R1+R2+R3+R4 jne.).
- 20 ohmia
- 40 ohmia
- 60 ohmia
A: 40 ohmia

Q: Q: Vastukset on kytketty sarjaan eli peräkkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 10 ohmia, 2 ohmia, 2 ohmia, 28 ohmia ja 10 ohmia. Vinkki: Sarjaankytkennässä kokonaisvastus on osavastuksien summa (R1+R2+R3+R4 jne.).
- 48 ohmia
- 50 ohmia
- 52 ohmia
A: 52 ohmia

Q: Q: Vastukset on kytketty rinnakkain eli vierekkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 2 ohmia, 2 ohmia, 2 ohmia, 2 ohmia. Vinkki: Rinnankytkennässä kokonaisvastus on aina pienempi kuin pienin osavastus. Laske 1/R(kok)= (1/2 ohmia + 1/2 ohmia+ 1/2 ohmia + 1/2 ohmia) ja ota tuloksesta käänteisluku.
- 1/R(kok)= (1/2 ohmia + 1/2 ohmia+ 1/2 ohmia + 1/2 ohmia)= 2 ohmia ja siten R (kok) = 1/2 ohmia
- 1/R(kok)= (1/2 ohmia + 1/2 ohmia+ 1/2 ohmia + 1/2 ohmia)= 2 ohmia ja siten R (kok) = 2 ohmia
- 1/R(kok)= (1/2 ohmia + 1/2 ohmia+ 1/2 ohmia + 1/2 ohmia)= 2 ohmia ja siten R (kok) = 2/1 ohmia
A: 1/R(kok)= (1/2 ohmia + 1/2 ohmia+ 1/2 ohmia + 1/2 ohmia)= 2 ohmia ja siten R (kok) = 1/2 ohmia

Q: Q: Vastukset on kytketty rinnakkain eli vierekkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 4 ohmia, ja 2 ohmia. Vinkki: Rinnankytkennässä kokonaisvastus on aina pienempi kuin pienin osavastus. Laske 1/R(kok)= (1/4 ohmia + 1/2 ohmia) ja ota tuloksesta käänteisluku.
- 1/R(kok)= (1/4 ohmia + 1/2 ohmia= 3/4 ohmia ja siten R (kok) = 4/3 ohmia
- 1/R(kok)= (1/4 ohmia + 1/2 ohmia)= 2/4 ohmia ja siten R (kok) = 4/2 ohmia
- 1/R(kok)= (1/4 ohmia + 1/2 ohmia)= 1/6 ohmia ja siten R (kok) = 6/1 ohmia
A: 1/R(kok)= (1/4 ohmia + 1/2 ohmia= 3/4 ohmia ja siten R (kok) = 4/3 ohmia

Q: Q: Vastuksen resistanssi on R = 4 kilo-ohmia ja sen läpi kulkee I = 0,05 A:n virta. Kuinka suuri on jännite vastuksen päiden välillä? Vinkki: U = R x I (eli jännite = resistanssi x virta) = 4000 ohmia x 0,05 A
- jännite on 20 V (volttia)
- jännite on 2,0 V (volttia)
- jännite on 200 V (volttia)
A: jännite on 200 V (volttia)

Q: Q: Vastuksen resistanssi on R = 1,4 kilo-ohmia ja sen läpi kulkee I = 0,0005 A:n virta. Kuinka suuri on jännite vastuksen päiden välillä? Vinkki: U = R x I (eli jännite = resistanssi x virta) = 1400 ohmia x 0,0005 A
- jännite on 230 V (volttia)
- jännite on 7 V (volttia)
- jännite on 0,7 V (volttia)
A: jännite on 0,7 V (volttia)

Q: Q: 20 ohmin ja 40 ohmin vastukset kytketään sarjaan eli peräkkäin. Laske kokonaisvastus ja virtapiirissä kulkevan virran suuruus, kun käytät energianlähteenä 9 voltin paristoa. Vinkki: Laske kokonaisvastus osavastuksien summana. Laske virta I = U/R (virta = jännite / vastus)
- kokonaisvastus on 20 ohmia + 40 ohmia = 60 ohmia ja virta I= 9 V / 60 = 0,15 A
- kokonaisvastus on 40 ohmia - 20 ohmia = 20 ohmia ja virta I= 9 V / 20 = 0,45 A
- kokonaisvastus on 20 ohmia x 40 ohmia = 800 ohmia ja virta I= 9 V / 800 = 0,01 A
A: kokonaisvastus on 20 ohmia + 40 ohmia = 60 ohmia ja virta I= 9 V / 60 = 0,15 A

Q: Q: Virtapiirissä on 4 V jännitelähde. Lisäksi virtaa on vastustamassa vastus, joka on 2 ohmia. Mikä on virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus I ampeereina A? Vinkki: I = U/R (virta = jännite/resistanssi) = 4 V / 2 ohmia
- 2 A
- 4 A
- 24 A
A: 2 A

Q: Q: Virtapiirissä on 4 V jännitelähde. Lisäksi virtaa on vastustamassa vastus, joka on 2 ohmia. Lisätään toinen samankokoinen vastus 2 ohmia edellisen kanssa sarjaan eli peräkkäin. Mikä on virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus I ampeereina A? Vinkki: I = U/R (virta = jännite/resistanssi) = 4 V / 4 ohmia
- 1 A
- 2 A
- 12 A
A: 1 A

Q: Q: Virtapiirissä on 4 V jännitelähde. Miten käy virtapiirissä kulkevan virran suuruuden I, jos jännite säilyy 4 V (volttina), mutta vastuksen resistanssi on kaksinkertainen eli 2 x R. Vinkki: Aluksi I = U/R ja lopuksi I = U/2R
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I suurenee kaksinkertaiseksi
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I pysyy samana
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I puolittuu
A: virtapiirissä kulkeva sähkövirta I puolittuu

Q: Q: Virtapiirissä on 8 V jännitelähde. Lisäksi virtaa on vastustamassa vastus, joka on 2 ohmia. Mikä on virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus I ampeereina A? Vinkki: I = U/R (virta = jännite/resistanssi) = 8 V / 2 ohmia
- 2 A
- 4 A
- 24 A
A: 4 A

Q: Q: Virtapiirissä on 8 V jännitelähde. Lisäksi virtaa on vastustamassa vastus, joka on 2 ohmia. Lisätään toinen samankokoinen vastus edellisen kanssa rinnakkain eli 2 ohmia. Mikä on virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus I ampeereina A? Vinkki: I = U/R (virta = jännite/resistanssi). Nyt 1/R = 1/2 ohmia + 1/2 ohmia = 1 ohmia ja siten R = 1 ohmia. Siten I = 8 V / 1 ohmia
- 4 A
- 8 A
- 12 A
A: 8 A

Q: Q: Virtapiirissä on 8 V jännitelähde. Miten käy virtapiirissä kulkevan virran suuruuden I, jos jännite säilyy 8 V (volttina), mutta vastuksen resistanssi puolittuu eli on 0,5 x R. Vinkki: Aluksi I = U/R ja lopuksi I = U/(R/2)
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I suurenee kaksinkertaiseksi
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I pysyy samana
- virtapiirissä kulkeva sähkövirta I puolittuu
A: virtapiirissä kulkeva sähkövirta I suurenee kaksinkertaiseksi

Q: Q: Vastukset on kytketty rinnan eli vierekkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 30 ohmia, ja 15 ohmia? Vinkki: Rinnankytkennässä kokonaisvastus on aina pienempi kuin pienin osavastus. Laske 1/R(kok)= (1/30 ohmia + 1/15 ohmia) ja ota tuloksesta käänteisluku.
- 10 ohmia
- 15 ohmia
- 45 ohmia
A: 10 ohmia

Q: Q: Vastukset on kytketty rinnan eli vierekkäin. Laske kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 14 ohmia, ja 7 ohmia? Vinkki: Rinnankytkennässä kokonaisvastus on aina pienempi kuin pienin osavastus. Laske 1/R(kok)= (1/14 ohmia + 1/7 ohmia) ja ota tuloksesta käänteisluku.
- 14/3 = 4,67 ohmia
- 21 ohmia
- 7 ohmia
A: 14/3 = 4,67 ohmia

Q: Q: Vastukset 30 ohmia ja 15 ohmia on kytketty rinnan eli vierekkäin. Laske virtapiirissä kulkeva kokonaisvirta, kun kytkentään liitetään 12 V:n jännite. Vinkki: Laske 1/R(kok)= (1/30 ohmia + 1/15 ohmia) ja ota tuloksesta käänteisluku, näin saat vastuksen R. Virta I = U/R.
- 12 A eli 12 ampeeria
- 1,2 A eli 1,2 ampeeria
- 30 A eli 30 ampeeria
A: 1,2 A eli 1,2 ampeeria

Q: Q: Vastukset on kytketty sarjaan eli peräkkäin. Laske ensin kokonaisvastus ohmeina, kun vastukset ovat 20 ohmia ja 80 ohmia. Laske sitten vastusten läpi kulkevan virran suuruus, jos kytkentään on liitetty 10 V:n jännite. Vinkki: Sarjaankytkennässä kokonaisvastus on osavastuksien summa (R1+R2+R3+R4 jne.).
- 1,4 A eli 1,4 ampeeria
- I = U/R = 12 V / (20 ohmia + 80 ohmia) = 1,2 A
- 12 A eli 12 ampeeria
A: I = U/R = 12 V / (20 ohmia + 80 ohmia) = 1,2 A