Title: Sähkötehtäviä_kondensaattorit
Course: Digituki

Q: Q: Kondensaattorin kapasitanssi (eli varauskyky) lasketaan kaavalla: Q = C x U (varaus = kapasitanssi x jännite). Mikä on jännite U kaavasta ratkaistuna?
- U = C x Q
- U = Q / C
- U = Q x C
A: U = Q / C

Q: Q: Kondensaattorin kapasitanssi on C = 1,2 millifaradia ja se kytketään U = 120 V (voltin) jännitteeseen. Laske kondensaattorin varaus Q. Vinkki: Q = C x U (varaus = kapasitanssi x jännite) Q = 1,2 millifaradia x 120 V
- 0,144 C eli 0,144 Coulombia
- 144 C eli 144 Coulombia
- 14,4 C eli 14,4 Coulombia
A: 0,144 C eli 0,144 Coulombia

Q: Q: Kondensaattorien RINNANkytkennässä kokonaiskapasitanssi eli kokonaisvaraus SAADAAN LASKEMALLA YHTEEN eri kondensaattoreiden kapasitanssi. Laske kokonaiskapasitanssi, jos on C1 = 1,2 millifaradia ja C2 = 1,6 mikrofaradia.
- 120,16 mikrofaradia
- 2,8 mikrofaradia
- 1,2016 millifaradia
A: 1,2016 millifaradia

Q: Q: Kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat 4 mikrofaradia kytketään RINNAN 12 V:n paristoon. Kokonaiskapasitanssi on 3 x 4 mikrofaradia = 12 mikrofaradia. Laske kondensaattoreihin siirtyvä varaus = kokonaiskapasitanssi x jännite
- 144 mikrocoulombia
- 2,8 mikrofaradia
- 1,2016 millifaradia
A: 144 mikrocoulombia

Q: Q: Kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat 2 mikrofaradia, 4 mikrofaradia ja 6 mikrofaradia kytketään RINNAN 12 V:n paristoon. Kokonaiskapasitanssi on (2 + 4 + 6) = 12 mikrofaradia. Laske kokonaisvaraus = kapasitanssi x jännite eli Q = C x U
- Q1= 2 x 12 = 24 mikrocoulombia, Q2= 4x12 = 48 mikrocoulombia, Q3 = 6x12=72 mikrocoulombia
- Q (kok) = 12 mikrofaradia x 12 volttia = 144 mikrocoulombia
- C eli coulombi kertoo varauksen, jonka yhden ampeerin sähkövirta kuljettaa sekunnin aikana
A: Q (kok) = 12 mikrofaradia x 12 volttia = 144 mikrocoulombia

Q: Q: Kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat 1 mikrofaradia, 2 mikrofaradia ja 3 mikrofaradia kytketään SARJAAN 9 V:n paristoon.

Lasketaan kokonaiskapasitanssin C arvo kaavalla

 (1/C = 1/1mikrofaradia + 1/2mikrofaradia + 1/3mikrofaradia) ja otetaan saadusta tuloksesta käänteisluku.
- 1/C = (1/1 mikrofaradia + 1/2 mikrofaradia + 1/3 mikrofaradia)= 11/6 ja edelleen C = 6/11 = 0,545 mikrofaradia
- kondensaattorin kapasitanssi on SARJAAN kytkennässä suurempi kuin yhdenkään kondensaattorin kapasitanssi
- 6 mikrofaradia
A: 1/C = (1/1 mikrofaradia + 1/2 mikrofaradia + 1/3 mikrofaradia)= 11/6 ja edelleen C = 6/11 = 0,545 mikrofaradia

Q: Q: Kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat 1 mikrofaradia, 2 mikrofaradia ja 3 mikrofaradia kytketään SARJAAN 9 V:n paristoon. Nyt kokonaiskapasitanssi C = 0,545 mikrofaradia. Sarjaankytkentään siirtyy varaus Q. Laske Q = jännite x kokonaiskapasitanssi.
- Q = 9 volttia x 0,545 mikrofaradia = 4,905 mikrocoulombia
- Q = 9 volttia x 0,545 mikrofaradia = 4,509 coulombia
- Q = 9 volttia x 0,545 mikrofaradia = 4509 coulombia
A: Q = 9 volttia x 0,545 mikrofaradia = 4,905 mikrocoulombia

Q: Q: Kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat 1 mikrofaradia, 2 mikrofaradia ja 3 mikrofaradia kytketään SARJAAN 9 V:n paristoon. Kokonaiskapasitanssi on C = 0,5 mikrofaradia. Nyt Q = 9 V x 0,545 mikrofaradia = 4,905 mikrocoulombia. Lasketaan jännite eri kondensaattoreille U = Q/C ja laske lopuksi saadut jännitteet yhteen. Valitse oikea lauseke seuraavista jännitteiden summan laskemiseen.
- (U1 = 4,905 mikrocoulombia / 1 mikrofaradia) + (U2 = 4,905 mikrocoulombia / 2 mikrofaradia) + (U3 = 4,905 mikrocoulombia / 3 mikrofaradia)= 8,993 V eli noin 9 Volttia
- (U1 = 4,905 coulombia / 1 faradia) + (U2 = 4,905 mikrocoulombia / 2 faradia) + (U3 = 4,905 mikrocoulombia / 3 faradia)= 8,993 V eli noin 9 Volttia
- (U1 = 4,905 nanocoulombia / 1 mikrofaradia) + (U2 = 4,905 nanocoulombia / 2 mikrofaradia) + (U3 = 4,905 nanocoulombia / 3 mikrofaradia)= 8,993 V eli noin 9 Volttia
A: (U1 = 4,905 mikrocoulombia / 1 mikrofaradia) + (U2 = 4,905 mikrocoulombia / 2 mikrofaradia) + (U3 = 4,905 mikrocoulombia / 3 mikrofaradia)= 8,993 V eli noin 9 Volttia

Q: Q: Lasketaan vaihtosähköpiirissä, kuinka paljon kondensaattori vastustaa virran kulkua (kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi X(c). Nyt kondensaattorin kapasitanssi C on 50 mikrofaradia [(= 50 /1000 000= 0,000 050) faradia] ja taajuus f on 40 Hz (hertsiä). Vinkki: Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia. Laske vastaus.
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia = 80,62 ohmia
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia = 77,62 ohmia
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia = 79,62 ohmia
A: Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia = 79,62 ohmia

Q: Q: Lasketaan kuinka paljon virtaa kulkee vaihtosähköpiirissä, kun kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi X(c) = 100 ohmia ja jännite U = 12 V. Laske vastaus: I(c) = U/X(c)
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 100 ohmia = 12 V /100 (V/A) = 0,12 A
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 100 ohmia = 12 V /100 (V/A) = 0,1 A
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 100 ohmia = 12 V /100 (V/A) = 0,122 A
A: I(c) = U/X(c) = 12 V / 100 ohmia = 12 V /100 (V/A) = 0,12 A

Q: Q: Lasketaan vaihtosähköpiirissä, kuinka paljon kondensaattori vastustaa virran kulkua (kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi) X(c). Nyt kondensaattorin kapasitanssi C on 40 mikrofaradia [(= 40 /1000 000= 0,000 050) faradia] ja taajuus f on 40 Hz (hertsiä). Vinkki: Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 050) ohmia. Laske vastaus.
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 040) ohmia = 99,52 ohmia
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 040) ohmia = 98,62 ohmia
- Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 040) ohmia = 97,52 ohmia
A: Kondensaattorin reaktanssi X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 40 x 0,000 040) ohmia = 99,52 ohmia

Q: Q: Lasketaan kuinka paljon virtaa I(c) kulkee vaihtosähköpiirissä, kun kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi X(c) = 80 ohmia ja jännite U = 12 V. Laske vastaus: I(c) = U/X(c)
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 80 ohmia = 12 V /80 (V/A) = 0,15 A
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 80 ohmia = 12 V /90 (V/A) = 0,1 A
- I(c) = U/X(c) = 12 V / 80 ohmia = 12 V /80 (V/A) = 0,152 A
A: I(c) = U/X(c) = 12 V / 80 ohmia = 12 V /80 (V/A) = 0,15 A

Q: Q: Laske kondensaattorin reaktanssi X(c), kun taajuus f on 2 kHz (kilohertzia) ja kapasintanssi C = 0,5 mikrofaradia. Vinkki: Laske tulos X(c)= 1/(2xPIIxfxC) = 1 /(2 x PII x 2000 Hz x 0,000 0005 F)
- 158,24 ohmia
- 159,24 ohmia
- 160,24 ohmia
A: 159,24 ohmia