Title: 1.1. Miksi Päämaja sijoitettiin Mikkeliin?
Course: Päämajan tuntija > Section: 1. Päämajahistoria ja sota-aika

Tässä vaiheessa opit miksi Päämaja sijoitettiin juuri Mikkeliin.

Miksi Päämaja sijoitettiin juuri Mikkeliin?

Suomen armeijan Päämaja sijoitettiin Mikkeliin talvisodan alussa marraskuussa 1939 useista strategisista ja käytännöllisistä syistä:
1. Sijainti rintamalinjojen takana: Mikkeli sijaitsi riittävän kaukana itärajan taistelualueista, mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä, jotta yhteydet rintamalle säilyivät tehokkaina. Tämä mahdollisti turvallisen mutta toimivan johtokeskuksen.
2. Hyvät liikenneyhteydet: Mikkeli oli rautateiden ja maanteiden solmukohta, mikä helpotti joukkojen ja viestien liikuttamista. Erityisesti rautatieyhteys Helsinkiin ja itään oli tärkeä.
3. Valmiit tilat ja infrastruktuuri: Kaupungissa oli sopivia rakennuksia Päämajan käyttöön, kuten keskuskansakoulu, johon sijoitettiin operatiivinen johto. Lisäksi Mikkelin kasarmialue tarjosi tiloja viestikeskukselle ja muille toiminnoille.
4. Poliittinen ja hallinnollinen vakaus: Mikkeli oli rauhallinen ja hallinnollisesti toimiva kaupunki, jossa ei ollut suuria sisäisiä jännitteitä tai turvallisuusuhkia.
5. Sodan aikana syntynyt käytäntö: Talvisodan aikana Mikkeli toimi jo Päämajan sijaintipaikkana, ja jatkosodan alkaessa vuonna 1941 oli luontevaa jatkaa toimintaa samassa paikassa, koska järjestelyt ja henkilöstö olivat jo vakiintuneet.

📌 Yhteenvetona: Mikkeli valittiin Päämajan sijaintipaikaksi, koska se yhdisti turvallisuuden, logistisen toimivuuden ja käytännölliset tilaratkaisut. Kaupungin rooli sodan hermokeskuksena teki siitä myöhemmin kulttuurihistoriallisesti merkittävän matkailukohteen.
Katso video: Päämajakaupunki Mikkeli