Title: Kliinisen hoitotyön perusteet
Course: TOKASA-hankkeen avoimet oppimateriaalit

Tästä osiosta löydät S2-oppituntimateriaaleja ja tehtäviä alkuvaiheen sairaanhoidon opintoihin.